Yazar: Soda Pop

jenforebin yorumuna yanıt olarak.

Maalesef yıkılan binalar varmış, Allah’ım beterinden korusun inşallah. Geçmiş olsun herkese. İnşallah ölen ya da yaralanan olmaz.